\setupoutput[pdftex]
\usemodule[units]

\definetypeface [palatino] [rm] [serif] [palatino] [default] [encoding=ec]
\definetypeface [palatino] [mm] [math] [palatino] [default] [encoding=ec]

\setupbodyfont[palatino,12pt]

\starttext

Het probleem met niet getoonde figuren. Acrobat Readr Error in de resource file: font not found.

\placefigure
   [here]
   [fig:looprichting]
   {Looprichting van het ruggenbord in afhankelijkheid van het formaat}
   \startcombination[2*1]
      {\externalfigure[looproblong]}{Oblong formaat}
      {\externalfigure[looprhoog]}{Hoog formaat}
   \stopcombination
\stoptext