\usemodule[fig-base]
\usefigurebase[windows-xp-icons]

\setupexternalfigures[directory=..]

\starttext
\ss Graphics from a figure database have some spurious space.
\blank[big]
from a database:

\framed[offset=overlay]{\externalfigure[computer][width=10mm,height=10mm]}
\framed[offset=overlay]{\externalfigure[computer]}

from a single picture file:

\framed[offset=overlay]{\externalfigure[computer_24bpp-48x48.png][width=10mm,height=10mm]}
\framed[offset=overlay]{\externalfigure[computer_24bpp-48x48.png]}

\stoptext
