\pdfcompresslevel0

\setuppagenumber[state=stop]

\startuniqueMPgraphic{foo}
  fill unitsquare xyscaled(2in,1in);  
\stopuniqueMPgraphic

\starttext
\null
\useMPgraphic{foo}
\stoptext
